Script d'installation automatique de Shinken/Thruk

Nicolas Hennion

Dans le petit monde des systèmes de supervision système et réseau, un nouveau venu pointe le bout de sa… lame : Shinken.

Développé de main de maître par Jean Gabes (un des spécialistes français de Nagios), Shinken reprend la structure de Nagios au niveau des fichiers de configuration tout en apportant de plus grandes des performances, le tout distribué sous une licence libre AGPL v3. Basé sur le langage Python, Shinken offre une liste pour le moins impressionnante de fonctions que vous pouvez consulter sur cette page.

Nous allons dans ce premier article sur le sujet, détailler un script d'installation automatique du couple Shinken + Thruk (interface Web) sur une distribution GNU/Linux Debian (le script doit également fonctionner sur une distribution Ubuntu moyennant, peut-être, quelques modifications, notamment l'édition des lignes arch_version et perl_version).

La version actuelle du script, va installer Shinken version 1.0 (à noter que cette version inclut une UI maison) et Thruk 1.1.7. Pour information, ces deux versions peuvent être utilisées dans un environnement de production.

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez

- Titre : Script d'installation automatique de Shinken/Thruk

- Auteur : Nicolas Hennion

- Parution : 9 novembre 2013

- Licence : Le contenu de cet article est rédigé par nicolargo et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2013 Developpez.com.

Sommaire

- I. Récupération du script d'auto-installation de Shinken/Thruk

- II. Lancement du script d'auto-installation de Shinken/Thruk

- III. Que fait exactement le script d'auto-installation de Shinken/Thruk ?

- IV. Remerciements

I - Récupération du script d'auto-installation de Shinken/Thruk

Il suffit d'ouvrir un terminal puis de saisir les commandes suivantes :

cd ~
rm -f shinkenautoinstall-debian.sh
wget --no-check-certificate https://raw.github.com/nicolargo/shinkenautoinstall/master/shinkenautoinstall-debian.sh
chmod a+x shinkenautoinstall-debian.sh

Vous pouvez également récupérer le script, remonter des demandes de nouvelles fonctions ou des bogues sur GitHub.

II - Lancement du script d'auto-installation de Shinken/Thruk

Là encore rien de compliqué :

sudo ./shinkenautoinstall-debian.sh

Le script devrait se dérouler tout seul. Il vous demandera juste à un moment donné de saisir le mot de passe que vous voulez affecter à l'utilisateur Unix shinken.

À la fin de l'installation, le serveur Shinken et l'interface Web Thruk seront lancés automatiquement.

----------------------------------------------------
Installation terminée
----------------------------------------------------
Fichiers de configuration : /etc/shinken
Fichiers de logs : /var/lib/shinken/nagios.log
Script de lancement de Shinken : /etc/init.d/shinken
Script de lancement de Thruk : /etc/init.d/thruk
Interface d'administration : http://@IP:3000

Arrivé à ce stade, vous pouvez éditer la configuration de Shinken (contenue dans le répertoire /etc/shinken) et vous connecter à l'interface Web d'administration (http://@IP:3000 ou @IP est à remplacer par l'adresse IP de votre serveur de supervision).

Petite astuce complémentaire pour les utilisateurs voulant faire transiter les connexions vers l'interface d'administration Web par un serveur Web Nginx. Il suffit d'ajouter la configuration suivante dans un fichier de conf Nginx :

server {
listen 80;
server_name nagios.mondomaine.com;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}

Toutes les requêtes entrantes sur le port TCP 80 et le nom de machine  nagios.mondomaine.com (à adapter à votre serveur) seront redirigés vers Nagios (http://127.0.0.1:3000). Cela permet d'éviter d'avoir à ouvrir un port supplémentaire (le 3000) sur votre serveur…

III - Que fait exactement le script d'auto-installation de Shinken/Thruk ?

Pas grand-chose, mis à part :

- installation des prérequis système ;

- création de l'utilisateur Shinken et du groupe associé ;

- téléchargement des sources de Shinken et de Thruk ;

- mise en place des scripts de démarrage de Shinken et Thruk (init.d) ;

- vérification de la configuration de Shinken (l'équivalent de l'option -v de Nagios) ;

- premier lancement de Shinken ;

- premier lancement de Thruk.

Si vous testez ce script sur Debian ou sur une autre distribution, je suis preneur de vos retours.

Sources:

- Le wiki officiel

- Installation de shinken et configuration de l'interface Thruk

IV - Remerciements

L'équipe « Réseaux » de Developpez.com tient à remercier Nicolargo pour la rédaction de cet article. Retrouvez tous les articles de nicolargo sur cette page.

L'équipe de rédaction Developpez.com tient à remercier ClaudeLELOUP pour la relecture orthographique de cet article.

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez